NAME        OS2VALID
DESCRIPTION 'Validates the NBS DES Algorithm'
CODE        PRELOAD MOVEABLE 
DATA        PRELOAD MOVEABLE
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   8192
IMPORTS     des3os2.desinit
            des3os2.ecbencode
            des3os2.ecbdecode
            des3os2.cbcencode
            des3os2.cbcdecode                